[GeV] μμM_2q_1-q

-300 -200 -100 0 100 200 300 400

Entries/1.0 [GeV]

-2 10

-1 10 1 10 210 310

1

After Fit Data Zmumu Ztautau Wmunu Wtaunu T1 BB MC ALL

<17 GeV 0.4 -Cone TP >9 GeV TP MC Cuts

<17 GeV 0.4 -Cone TP >9 GeV TP Data Cuts

/ndf = 71/73 2χ 157 ± N.Signal= 11771 Expected Signal= 11736 0.00035 ± sigma = 0.01788